\chapter{Deprecated List}
\hypertarget{deprecated}{}\label{deprecated}\index{Deprecated List@{Deprecated List}}

\begin{DoxyRefList}
\item[Global \doxylink{_f_s_m__private_8h_a9116b0a24810b38fafae2fb986517432}{FSMData\+Loader} ]\label{deprecated__deprecated000006}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000006}%
预装载器弃用 
\item[Global \doxylink{struct_f_s_m_private_vars_a71ba0d8bee3f15ed5a0dd92dda0e0ed1}{FSMPrivate\+Vars\+::preloader} ]\label{deprecated__deprecated000007}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000007}%
弃用  
\item[Global \doxylink{struct_f_s_m_pure_vtbl_aebfd1efad93210ac02249a81159d1472}{FSMPure\+Vtbl\+::init\+Data\+Loader} )(FSM \texorpdfstring{$\ast$}{*}p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000009}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000009}%
和预装载器相关  
\item[Global \doxylink{struct_f_s_m_pure_vtbl_a4973df3b86e460a458c9edf4699aa68d}{FSMPure\+Vtbl\+::load\+External\+Data} )(void \texorpdfstring{$\ast$}{*}ext\+Data)]\label{deprecated__deprecated000008}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000008}%
暂时没用，后续可能考虑外部数据是否允许随时修改 
\end{DoxyRefList}