\doxysection{FSMHandler Struct Reference}
\hypertarget{struct_f_s_m_handler}{}\label{struct_f_s_m_handler}\index{FSMHandler@{FSMHandler}}


状态处理函数集合，全部需要子类重新填充内容  




{\ttfamily \#include $<$FSM\+\_\+protected.\+h$>$}

\doxysubsubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
int(\texorpdfstring{$\ast$}{*}\texorpdfstring{$\ast$}{*} \mbox{\hyperlink{struct_f_s_m_handler_a934ff7d1a2f7714694b8a2927b5f8451}{select\+Next\+State}} )(void \texorpdfstring{$\ast$}{*}data, \mbox{\hyperlink{struct_f_s_m_signals}{FSMSignals}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}signals)
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
状态处理函数集合，全部需要子类重新填充内容 

这个结构体暴露给protect文件，方便在子类中添加函数。不然添加函数得再写个函数添加， 有点麻烦 

\doxysubsection{Field Documentation}
\Hypertarget{struct_f_s_m_handler_a934ff7d1a2f7714694b8a2927b5f8451}\label{struct_f_s_m_handler_a934ff7d1a2f7714694b8a2927b5f8451} 
\index{FSMHandler@{FSMHandler}!selectNextState@{selectNextState}}
\index{selectNextState@{selectNextState}!FSMHandler@{FSMHandler}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{selectNextState}{selectNextState}}
{\footnotesize\ttfamily int(\texorpdfstring{$\ast$}{*}\texorpdfstring{$\ast$}{*} FSMHandler\+::select\+Next\+State) (void \texorpdfstring{$\ast$}{*}data, \mbox{\hyperlink{struct_f_s_m_signals}{FSMSignals}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}signals)}

每个状态配置的状态选择函数 