\doxysection{FSMSignals Struct Reference}
\hypertarget{struct_f_s_m_signals}{}\label{struct_f_s_m_signals}\index{FSMSignals@{FSMSignals}}


状态机用的信号，protected子类可以访问  




{\ttfamily \#include $<$FSM\+\_\+protected.\+h$>$}

\doxysubsubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Uint16 \mbox{\hyperlink{struct_f_s_m_signals_af67ec8fc1e3f46fda173b939dbe9116c}{external}}
\item 
Uint16 \mbox{\hyperlink{struct_f_s_m_signals_a0ed78b85dbee15c4928fc85546eaa10d}{last\+Triggered\+Signal}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
状态机用的信号，protected子类可以访问 

\doxysubsection{Field Documentation}
\Hypertarget{struct_f_s_m_signals_af67ec8fc1e3f46fda173b939dbe9116c}\label{struct_f_s_m_signals_af67ec8fc1e3f46fda173b939dbe9116c} 
\index{FSMSignals@{FSMSignals}!external@{external}}
\index{external@{external}!FSMSignals@{FSMSignals}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{external}{external}}
{\footnotesize\ttfamily Uint16 FSMSignals\+::external}

外部信号 \Hypertarget{struct_f_s_m_signals_a0ed78b85dbee15c4928fc85546eaa10d}\label{struct_f_s_m_signals_a0ed78b85dbee15c4928fc85546eaa10d} 
\index{FSMSignals@{FSMSignals}!lastTriggeredSignal@{lastTriggeredSignal}}
\index{lastTriggeredSignal@{lastTriggeredSignal}!FSMSignals@{FSMSignals}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{lastTriggeredSignal}{lastTriggeredSignal}}
{\footnotesize\ttfamily Uint16 FSMSignals\+::last\+Triggered\+Signal}

上一次触发的外部信号 