\chapter{Deprecated List}
\hypertarget{deprecated}{}\label{deprecated}\index{Deprecated List@{Deprecated List}}

\begin{DoxyRefList}
\item[Global \doxylink{_f_s_m__public_8h_aad909acd21e17b8073d5d9dfb8892ccb}{\+\_\+clear\+Preloader\+Over\+Flag} (FSM \texorpdfstring{$\ast$}{*}p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000005}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000005}%
弃用  
\item[Global \doxylink{_f_s_m__public_8h_a704103961964dbb8582b59fd161a3348}{\+\_\+get\+Preloader\+Over\+Flag} (FSM \texorpdfstring{$\ast$}{*}p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000004}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000004}%
弃用  
\item[Global \doxylink{_f_s_m__public_8h_a6e2a8d16f390efeaecc8938ec8f2e728}{\+\_\+preloader\+Get\+Ready} (FSM \texorpdfstring{$\ast$}{*}p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000003}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000003}%
弃用  
\item[Global \doxylink{_f_s_m__public_8h_a9c285ac5bbad90b0b04de18d393cf4ce}{\+\_\+preload\+In} (FSM \texorpdfstring{$\ast$}{*}p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000002}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000002}%
弃用  
\item[Global \doxylink{_f_s_m__public_8h_ac11e3ebda7ba02fc42ac5de33fcfd148}{Clear\+Preloader\+Over\+Flag} (p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000015}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000015}%
  
\item[Global \doxylink{_f_s_m__private_8h_a9116b0a24810b38fafae2fb986517432}{FSMData\+Loader} ]\label{deprecated__deprecated000006}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000006}%
预装载器弃用 
\item[Global \doxylink{struct_f_s_m_handler_a976b4147d1c0c9aeb4a61c3cc85376bf}{FSMHandler\+::child\+FSMStep\+Table} )(FSM \texorpdfstring{$\ast$}{*}\texorpdfstring{$\ast$}{*}c\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000010}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000010}%
子状态机暂时弃用  
\item[Global \doxylink{struct_f_s_m_private_vars_ad20548555264a67dac6b18b757e01821}{FSMPrivate\+Vars\+::child\+FSM} ]\label{deprecated__deprecated000008}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000008}%
和子状态机相关的暂时弃用  
\item[Global \doxylink{struct_f_s_m_private_vars_ac66fa0241dc6aa44e48e6b16811a8091}{FSMPrivate\+Vars\+::num\+Child} ]\label{deprecated__deprecated000007}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000007}%
和子状态机相关的暂时弃用  
\item[Global \doxylink{struct_f_s_m_private_vars_a71ba0d8bee3f15ed5a0dd92dda0e0ed1}{FSMPrivate\+Vars\+::preloader} ]\label{deprecated__deprecated000009}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000009}%
弃用  
\item[Global \doxylink{struct_f_s_m_pure_vtbl_aebfd1efad93210ac02249a81159d1472}{FSMPure\+Vtbl\+::init\+Data\+Loader} )(FSM \texorpdfstring{$\ast$}{*}p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000012}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000012}%
和预装载器相关  
\item[Global \doxylink{struct_f_s_m_pure_vtbl_a4973df3b86e460a458c9edf4699aa68d}{FSMPure\+Vtbl\+::load\+External\+Data} )(void \texorpdfstring{$\ast$}{*}ext\+Data)]\label{deprecated__deprecated000011}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000011}%
暂时没用，后续可能考虑外部数据是否允许随时修改  
\item[Global \doxylink{_f_s_m__public_8h_aef66ec3c44c151b23fbc98c10c514d32}{Get\+Preloader\+Over\+Flag} (p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000014}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000014}%
  
\item[Global \doxylink{template_f_s_m_8c_a8b945e9059bb82bf66884af5133eb898}{init\+Data\+Loader} (Template\+FSM \texorpdfstring{$\ast$}{*}p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000017}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000017}%
弃用  
\item[Global \doxylink{template_f_s_m_8c_a9e6eba3b03d1ff4c504705b2da864cb3}{load\+External\+Data} (Template\+FSMData \texorpdfstring{$\ast$}{*}data)]\label{deprecated__deprecated000016}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000016}%
暂时没用，后续考虑data是否需要加锁再说  
\item[Global \doxylink{_f_s_m_8c_a7fc6a4715e8cbd7660788fd9c59cb417}{preload} (FSM \texorpdfstring{$\ast$}{*}p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000001}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000001}%
去掉了所有和预装载器相关的内容  
\item[Global \doxylink{_f_s_m__public_8h_aa4b1ff528d718db75faeba03a845fe46}{Preloader\+Get\+Ready} (p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000013}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000013}%
  
\item[Global \doxylink{template_f_s_m_8h_ab0325ef0b5aef6334743cdd7c1d70bd9}{Template\+FSM\+\_\+\+Input} (p\+FSM)]\label{deprecated__deprecated000018}%
\Hypertarget{deprecated__deprecated000018}%
暂时弃用 
\end{DoxyRefList}