\doxysection{\+\_\+\+FSMHandler Struct Reference}
\hypertarget{struct___f_s_m_handler}{}\label{struct___f_s_m_handler}\index{\_FSMHandler@{\_FSMHandler}}


状态处理函数集合，全部需要子类重新填充内容  




{\ttfamily \#include $<$FSM\+\_\+protected.\+h$>$}

\doxysubsubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
int(\texorpdfstring{$\ast$}{*}\texorpdfstring{$\ast$}{*} \mbox{\hyperlink{struct___f_s_m_handler_a22705d00e45b2415d882286fa62a1646}{select\+Next\+State}} )(void \texorpdfstring{$\ast$}{*}data, \mbox{\hyperlink{_f_s_m__protected_8h_aab8f3367188c83d3728b3d5f64e9ed22}{FSMSignals}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}signals)
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
状态处理函数集合，全部需要子类重新填充内容 

这个结构体暴露给protect文件，方便在子类中添加函数。不然添加函数得再写个函数添加， 有点麻烦 

\doxysubsection{Field Documentation}
\Hypertarget{struct___f_s_m_handler_a22705d00e45b2415d882286fa62a1646}\label{struct___f_s_m_handler_a22705d00e45b2415d882286fa62a1646} 
\index{\_FSMHandler@{\_FSMHandler}!selectNextState@{selectNextState}}
\index{selectNextState@{selectNextState}!\_FSMHandler@{\_FSMHandler}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{selectNextState}{selectNextState}}
{\footnotesize\ttfamily int(\texorpdfstring{$\ast$}{*}\texorpdfstring{$\ast$}{*} \+\_\+\+FSMHandler\+::select\+Next\+State) (void \texorpdfstring{$\ast$}{*}data, \mbox{\hyperlink{_f_s_m__protected_8h_aab8f3367188c83d3728b3d5f64e9ed22}{FSMSignals}} \texorpdfstring{$\ast$}{*}signals)}

每个状态配置的状态选择函数 