\doxysection{\+\_\+\+FSMSignals Struct Reference}
\hypertarget{struct___f_s_m_signals}{}\label{struct___f_s_m_signals}\index{\_FSMSignals@{\_FSMSignals}}


状态机用的信号，protected子类可以访问  




{\ttfamily \#include $<$FSM\+\_\+protected.\+h$>$}

\doxysubsubsection*{Data Fields}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
Uint16 \mbox{\hyperlink{struct___f_s_m_signals_a52743462a2b015f14ccb0e2e9a1f67a2}{external}}
\item 
Uint16 \mbox{\hyperlink{struct___f_s_m_signals_a06d2a58bb4e79902eeb4a48c8a34f6ab}{last\+Triggered\+Signal}}
\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Detailed Description}
状态机用的信号，protected子类可以访问 

\doxysubsection{Field Documentation}
\Hypertarget{struct___f_s_m_signals_a52743462a2b015f14ccb0e2e9a1f67a2}\label{struct___f_s_m_signals_a52743462a2b015f14ccb0e2e9a1f67a2} 
\index{\_FSMSignals@{\_FSMSignals}!external@{external}}
\index{external@{external}!\_FSMSignals@{\_FSMSignals}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{external}{external}}
{\footnotesize\ttfamily Uint16 \+\_\+\+FSMSignals\+::external}

外部信号 \Hypertarget{struct___f_s_m_signals_a06d2a58bb4e79902eeb4a48c8a34f6ab}\label{struct___f_s_m_signals_a06d2a58bb4e79902eeb4a48c8a34f6ab} 
\index{\_FSMSignals@{\_FSMSignals}!lastTriggeredSignal@{lastTriggeredSignal}}
\index{lastTriggeredSignal@{lastTriggeredSignal}!\_FSMSignals@{\_FSMSignals}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{lastTriggeredSignal}{lastTriggeredSignal}}
{\footnotesize\ttfamily Uint16 \+\_\+\+FSMSignals\+::last\+Triggered\+Signal}

上一次触发的外部信号 